ARCHCFLAGS	= -DNOUNIXDOM -DNET_IF_IN_SYS
ARCHDLIB	=
ARCHDOBJ	=
ARCHLIB	=	-lrpc
HASRANLIB	=	f
AR			= 	ar
PVM_ARCH	=	E88K
